124 AÑOS DE LA SEMANA “DEL FUEGO”, UNA OLA DE CALOR EXTREMA

Un 4 de febrero de 1900 comienza la “semana del fuego” en el territorio argentino.

Foto La Capital

como se llamó a una ola de calor que durante ocho días llegó a marcar 49 grados centígrados de sensación térmica y causó la muerte de unas 475 personas en todo el país.

(Télam)

La entrada 124 AÑOS DE LA SEMANA “DEL FUEGO”, UNA OLA DE CALOR EXTREMA se publicó primero en Notigital.