ARGENTINA SE QUEDÓ SIN CHANCES DE PREOLÍMPICO, BAHAMAS LO DERROTÓ 82-75

Final del partido en el Estadio Ciudad, Argentina cayó 82-75.

Los dirigidos por Pablo Prigioni quieren hacerse fuerte en  Santiago del Estero ante los bahameños para asegurarse un lugar en la lucha por una plaza en París 2024 y tomarse revancha de la caída ante el elenco bahameño en la fase de grupos por 101-89.

Fuente: TyC Sports.

La entrada ARGENTINA SE QUEDÓ SIN CHANCES DE PREOLÍMPICO, BAHAMAS LO DERROTÓ 82-75 se publicó primero en Notigital.